%%%% SIMPLER TEXT %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\documentclass[12pt,a4paper,titlepage]{article} %
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%% Pakete %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\usepackage[pdftex]{graphicx}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[latin1]{inputenc}
\usepackage{ngerman}
\usepackage{latexsym}
\usepackage{ae} 
\usepackage{fancyhdr}
\usepackage{textcomp}
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%% Seiten-Layout %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%  \setlength{\headheight}{14.5pt} % für evtl. Kopfzeile
  \setlength{\topmargin}{-1cm} 
  \setlength{\oddsidemargin}{0.8cm} 
  \setlength{\textwidth}{15cm}
  \setlength{\textheight}{23.8cm}
% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

% %%%% Nummerierte Bookmarks bei PDF-Files %%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%   \usepackage[pdftex,bookmarks=true, bookmarksnumbered=true]{hyperref}
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

\newcommand{\rb}[1]{\raisebox{1.5ex}[-1.5ex]{#1}}

\begin{document}
\nonfrenchspacing
\noindent\framebox[15cm]{\begin{tabular}[t]{lcl}
1214986    &                  & 1152974       \\
           &                  &               \\
Dittes,    &                  & Schneider,    \\
Gerhard A. & \rb{\emph{und}}  & Marcel \\
\end{tabular}
\hfill
\begin{tabular}[t]{c}
\emph{Übungsblatt 1}\\
\\
\\
\rb{\textsc{Softwaretechnik}}\\
\end{tabular}
\hfill
\begin{tabular}[t]{c}
\\
{\Huge Fortran}\\
\end{tabular}}\\
\\

\section*{Aufgabe2: Lastenheft}
\subsection*{Zielbestimmung}
Es soll eine Software zur Vorbeugung vor Hochwasserkatastrophen geschaffen werden. Außerdem sollen im Ernstfall unverzüglich die nötigen Schritte zur Minimierung des Schadens Eingeleitet werden.

\subsection*{Produkteinsatz}
Die Zentralapplikation erhält in einer Netzumgebung aktuelle Daten zur Verarbeitung. Die Software ist selbstlaufend bzw.\ wird von einem geschulten Wartungstechniker bedient.

\subsection*{Produktfunktionen}
\newcounter{zaehler}
\begin{list}{\textbf{/LF\arabic{zaehler}0/ }}{\usecounter{zaehler}\setlength{\labelwidth}{2.2cm}\setlength{\leftmargin}{2.2cm}}
\item Es muss eine Übersichtskarte mit sämtlichen Informationen erstellt werden.
\item Die Software muss ihre Daten ständig aktualisieren.
\item Die Software muss eine Ausmaßfunktion bieten.
\item Es muss erkannt werden, ob ein Staudamm gebrochen ist.
\item Es muss erkannt werden, wann ein Staudamm repariert ist.
\item Tage mit Hochwasserrisiko müssen erkannt werden und evtl.\ eine Schadensprognose erstellt werden.
\item Die Software muss eine Funktion bieten, um Polizei, Feuerwehr, Rotes Kreuz, Grenzschutz, THW, Medien und freiwillige Helfern zu alarmieren.
\item Es müssen (zum Teil auch automatisch) Gegenmaßnahmen gesteuert werden können (z.\,B.\ Dämme schließen, Flüsse umleiten).
\item Es müssen aktuelle Informationen über (Info-)Telefon, Fax und Internet abrufbar sein.
\item Die Software muss Störungen automatisch erkennen können.
\end{list}

\subsection*{Produktdaten}
\newcounter{zaehler2}
\begin{list}{\textbf{/LD\arabic{zaehler2}0/ }}{\usecounter{zaehler2}\setlength{\labelwidth}{2.2cm}\setlength{\leftmargin}{2.2cm}}
\item Wasserstände, Regendichte, Temperatur
\item Staudammdurchlass, Flussschaltung
\item Zustände über Staudämme und Netz
\end{list}

\subsection*{Produktleistungen}
\newcounter{zaehler3}
\begin{list}{\textbf{/LL\arabic{zaehler3}0/ }}{\usecounter{zaehler3}\setlength{\labelwidth}{2.2cm}\setlength{\leftmargin}{2.2cm}}
\item Sämtliche Daten müssen in Echtzeit verarbeitet und angezeigt werden.
\item Die Software muss gegen Ausfall gesichert sein.
\end{list}

\subsection*{Qualitätsanforderungen}
\newcounter{zaehler4}
\begin{list}{\textbf{/LQ\arabic{zaehler4}0/ }}{\usecounter{zaehler4}\setlength{\labelwidth}{2.2cm}\setlength{\leftmargin}{2.2cm}}
\item Die Software muss rund um die Uhr laufen.
\item Die Software muss zuverlässig arbeiten.
\end{list}

\end{document}
